A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

D D

C C

B B

A A

RECEIVE DATA
RECEIVE CLOCK

                    FIBER ACTIVE

2A

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY

C 1 1 PC TO FIBER OPTIC CONVERT BOARD

DEPARTMENT OF ASTRONOMY

Tuesday, September 23, 1997

Size Document Number Rev

Date: Sheet of

+D0 +D1 +D2 +D3 +D4 +D5 +D6 +D7 +D8 +D9 +D10 +D11 +D12 +D13

+D14 +D15

+SCIRD +SCITD

+FRAME +LINE

-D0 -D1 -D2 -D3 -D4 -D5 -D6

-D10 -D9 -D8

-D11 -D12

-D7

-D13

-D14 -D15

-SCIRD -SCITD

-FRAME

-PIXEL

-LINE

+PIXEL

+LINE -LINE

+SCITD -SCITD

LINE

RXD

+PIXEL -PIXEL

PIXEL

+SCIRD -SCIRD

+FRAME -FRAME

FRAME

TXD

-D15

+D15 D15

+D14 -D14 D14

+D12 -D12

-D13

+D13 D13

D12

+D8 -D8

-D9 +D9

+D10 -D10

-D11

+D11

D8

D9

D11

D10

+D4 -D4

-D5 +D5

+D6 -D6

-D7 +D7

D4

D5

D6

D7

+D0 -D0

-D1 +D1

+D2 -D2

-D3 +D3

D0

D1

D3

D2

A5 A7

A14

A9 A8

A13 A11

A6

PS*

A10 A12

D18

D15 D14

D17

D12 D13 D11

A13

A7 A9

A12

A5

A8 A10

A6

A11

MODC

WT*

D1

D4

D0

D3 D2

D10

A2

D5

D9 D8 D7 D6

A1

A4

A3

A3

A1 A0 A2

A0

A4

D19 D20

D16

D21 D23 D22

RD* DS* CKP

RESET

D1

D4 D3 D5 D7 D6

D15 D14 D12 D13 D11 D9

D17 D19 D20 D21 D23 D22

D2 D0

D8 D10

D16 D18

D0 D1 D2 D3 D4

D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23

DS* RD* IMAGE-MODE

BR*

PIXEL

WT*

HACK* DSO

PCRESET

RCVDATA

HACK*

LINE

RCVDATA AUX1

FRAME

MODA

RST-TIM

AUX2

MODB

TXD

CLKOUT

RXD

AUX3

A14A A14

D5 D6

D1

A14B

D0

RD*

D7

D4

IMAGE-MODE

D3 D2

PS*

PCRESET

RST-TIM

S1-NC

RESET

AUX3

AUX2

AUX1

MODA

MODC

MODB

CLKOUT RCVDATA

DSO DR* OS1 OS0

S1-NO

DR* BR* A14B A14A

RESET

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC VCC

VCC

J1

CONN_SCSI68

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68

U1

AM26C31

INA 1 +OUTA 2 -OUTA 3 +OUTB 6 -OUTB 5 +OUTC 10 -OUTC 11 +OUTD 14 -OUTD 13

INB 7

INC 9

IND 15

ENA 4

ENA 12

U6

AM26C31

INA 1

+OUTA 2 -OUTA 3 +OUTB 6 -OUTB 5 +OUTC 10 -OUTC 11 +OUTD 14 -OUTD 13

INB 7

INC 9

IND 15

ENA 4

ENA 12

U8

AM26C31

INA 1

+OUTA 2 -OUTA 3 +OUTB 6 -OUTB 5 +OUTC 10 -OUTC 11 +OUTD 14 -OUTD 13

INB 7

INC 9

IND 15

ENA 4

ENA 12

U2

AM26C31

INA 1

+OUTA 2 -OUTA 3 +OUTB 6 -OUTB 5 +OUTC 10 -OUTC 11 +OUTD 14 -OUTD 13

INB 7

INC 9

IND 15

ENA 4

ENA 12

U3

AM26C31

INA 1

+OUTA 2 -OUTA 3 +OUTB 6 -OUTB 5 +OUTC 10 -OUTC 11 +OUTD 14 -OUTD 13

INB 7

INC 9

IND 15

ENA 4

ENA 12

U4

AM26C32

+IN 2

+IN 6

+IN 10

+IN 14

-IN 1

-IN 7

-IN 9

-IN 15

OUTA 3

OUTB 5

OUTC 11

OUTD 13

ENA 4 ENA 12

TP1

1

TP2

1

U10

1361AAC

LSF 13 DISOUT 14 DATA 15 DATA 16

VCCA 4

U12

ATT7032

OUT 9 OCK 10 M0 1 M1 2 M2 3 L0 14 L1 13 L2 12 N 20

IN 8 LSEL 6 X1 5 X2 4 QVDD 15 DSCR 11 TEST 17 TEST 18

LDIN 7

D1 LED

U14

1261AAT

CLOCK IN 2 DATA IN 3

SCRAMBLER 4

NC 10 NC 11

C4 .1UF

C2 .1UF

C7 .1UF

C5 1.5nf

+

C6 10UF

+

C3 10UF

+

C1 10UF

Y1 CR-3.58

L1 22UHY L2 22UHY

S1

SW SPDT

RA1

RPACK9

RA 2 RB 3 RC 4 RD 5 RE 6 RF 7 RG 8 RH 9 RH 10

EC 1

RA2

RPACK9

RA 2 RB 3 RC 4 RD 5 RE 6 RF 7 RG 8 RH 9 RH 10

EC 1

RA3

RPACK9

RA 2 RB 3 RC 4 RD 5 RE 6 RF 7 RG 8 RH 9 RH 10

EC 1

RA4

RPACK9

RA 2 RB 3 RC 4 RD 5 RE 6 RF 7 RG 8 RH 9 RH 10

EC 1

C8

TP3

1

TP4

1

TP5 TP

1

TP6 TP

1

J2

PCI_A/B62

NC A39

NC A1

NC A40

GND A12

NC A41

NC A2

NC A43

GND B13

NC A44

NC A3

NC A45

GND A13

NC A46

NC A4

NC A47

NC A6

NC A49

GND A18

NC A7

GND B15

NC A52

NC A9

NC A53

GND A24

NC A54

NC A11

NC A55

NC A14

NC A57

GND A30

NC A58

NC A17

NC A60

GND B17

NC B40

NC A19

NC B41

GND A35

NC B42

NC A20

NC B43

NC A21

NC B44

GND A37

NC B45

NC A22

NC B47

GND B22

NC B48

NC A23

GND A42

NC A25

NC B52

NC A26

NC B53

GND A48

NC B54

NC A27

NC B55

GND B28

NC B56

NC A28

NC B58 GND A56

NC B60

NC A29

+5 A5

GND B12

NC A32 GND B34 NC A33

GND B38 NC A36

GND B46

NC A38

GND B49

NC B1

+5 A8

NC B2

GND B57

NC B4

NC B7

+5 A10 NC B8 NC B9 NC B10

RST A15

NC B11

+5 A16 NC B14

NC B16

NC B18

NC B20 NC B21

NC B23 NC B24 NC B25 NC B26 NC B27

NC B29 NC B30 NC B31 NC B32 NC B33

NC B35 NC B36 NC B37

NC B39

+5 A59 +5 A61 +5 A62

GND B3

+5 B5 +5 B6

+5 B19

+5 B59

+5 B61 +5 B62

NC A31

NC A34

U9

CY7C371

I/O0 2 I/O1 3 I/O2 4 I/O3 5 I/O4 6 I/O5 7 I/O6 8 I/O7 9 I/O8 14 I/O9 15 I/O10 16 I/O11 17 I/O12 18

I/O13 19 I/O14 20 I/O15 21 I/O16 24 I/O17 25 I/O18 26 I/O19 27 I/O20 28 I/O21 29 I/O22 30 I/O23 31 I/O24 36 I/O25 37 I/O26 38 I/O27 39 I/O28 40 I/O29 41 I/O30 42 I/O31 43

I0 10 I1 11 I2/CLK0 13 I3 32 I4 33 I5/CLK1 35

U11

16MHZCLK

COUT 5 NC 1

C9 .1UF C20 .1UF C12 .1UF C16 .1UF C23 .1UF C26 .1UF

U7

DSP56002

A0 60 A1 61 A2 63 A3 64 A4 65 A5 68 A6 71 A7 72 A8 73 A9 74 A10 76 A11 77 A12 78 A13 80 A14 82 A15 83

D0 84 D1 85 D2 87 D3 88 D4 90 D5 91 D6 93 D7 94 D8 95 D9 96 D10 100 D11 101 D12 103 D13 104 D14 106 D15 107 D16 108 D17 109 D18 111 D19 112 D20 114 D21 115 D22 117 D23 118

H0 24 H1 23 H2 21 H3 19 H4 18 H5 17 H6 15 H7 14 HA0 7 HA1 6 HA2 4 HR/W 12 HEN 10 HREQ 13 HACK 8 RXD 25 TXD 26 SCLK 28 SC0 29 SC1 35 SC2 32 SCK 31 SRD 38 STD 33 MODA/IRQA 121 MODB/IRQB 120 MODC/NMI 119 EXTAL 1

PS 59 DS 57 RD 47 WR 46 X/Y 55 BN 41 WT 42 BG 43 BR 44

DSCK/OS1 50

DR 51

DSI/OS0 53

DSO 52

N/C 39 N/C 40 N/C 49

XTAL 132 CKOUT 123

RESET 125

PCAP 128 PLOCK 130 PINIT 131 CKP 126

QVCC 2 QVCC 37 QVCC 66 QVCC 97 QGND 3 QGND 36 QGND 67 QGND 98 HVCC 9 HVCC 20 HGND 5 HGND 11 HGND 16 HGND 22

SVCC 30 SGND 34

CVCC 45 CGND 48

NVCC 58 NVCC 69 NGND

75 NVCC 79 NGND 56 NGND 62 NGND 70 NGND 81

CLVCC 124 CLGND 122

PVCC 127 PGND 129

SGND 27

DGND 116

DGND 110

DGND 105

DGND 99

DVCC 89 DVCC 102 DVCC 113

DGND 92

DGND 86

BS 54

U5

27/28C256DIP

A0 10 A1 9 A2 8 A3 7 A4 6 A5 5 A6 4 A7 3 A8 25 A9 24 A10 21 A11 23 A12 2 A13 26

A14/WE 27

D0 11 D1 12 D2 13 D3 15 D4 16 D5 17 D6 18 D7 19 VPP/A14 1

OE 22 CE 20

C18 .1UF C13 .1UF

JP2

C10 .1UF

C11 C17

.1UF C25 .1UF C21 .1UF C15 .1UF

+ C27

10UF

C22 .1UF C24 .1UF C19 .1UF C14 .1UF

+ C28

10UF

JP1

U13

PALC22V10D-7JC

I1/CLK 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 9 I8 10 I9 11 I10 12 I11 13 I12 16

I/O1 27 I/O2 26 I/O3 25 I/O4 24 I/O5 23 I/O6 21 I/Q7 20 I/O8 19 I/O9 18 OI/10 17

J3

ONCE CONNECTOR

D S I/O S 0 1

G N D

2

D S O 3

G N D

4

D S C K /O S 1 5

G N D

6

D R 7

N C 8

N C 9

N C 10

N C 1

N C 12

N C 13

N C 14

R6 10K R7 10K

R3 15K

R2 1K

R1 500

R4 10K R5 10K